DEFINITION FOR AMIGALIB MODULE Input ;

FROM SYSTEM IMPORT ADDRESS ;
FROM Exec   IMPORT CMD_NONSTD ;

CONST
  IND_ADDHANDLER = CMD_NONSTD+0 ;
  IND_REMHANDLER = CMD_NONSTD+1 ;
  IND_WRITEEVENT = CMD_NONSTD+2 ;
  IND_SETTHRESH	 = CMD_NONSTD+3 ;
  IND_SETPERIOD	 = CMD_NONSTD+4 ;
  IND_SETMPORT	 = CMD_NONSTD+5 ;
  IND_SETMTYPE	 = CMD_NONSTD+6 ;
  IND_SETMTRIG	 = CMD_NONSTD+7 ;

VAR
  InputBase : ADDRESS ;

PROCEDURE PeekQualifier( ) : CARDINAL ;

END Input.
